6000 			// THT low level
9400			// THT medium level
10700			// THT maximum
20				// Discri
51				// TV black level
255				// TV white level
0				// CS100 interface (0=//, n=COMn:)
1				// shutter system
1				// THT system (0=no control=99999V)
END


